NAME    CLOCK

DESCRIPTION 'Microsoft Windows Clock'
EXETYPE WINDOWS
STUB    'WINSTUB.EXE'

CODE  PRELOAD MOVEABLE
DATA  PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE    512
STACKSIZE   4096

EXPORTS
    ClockWndProc    @1
