NAME         Server        

DESCRIPTION  'Sample Microsoft Windows Application'

EXETYPE      WINDOWS       

STUB         'WINSTUB.EXE' 
                           
CODE  PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE

DATA  PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE     1024
STACKSIZE    5120          ; recommended minimum for Windows applications


EXPORTS
        MainWndProc             @1
        About                   @2
        RenderDelayDlgProc      @3
        SetTopicDlgProc         @4
        DdeCallback             @5
        SetServerDlgProc        @6
        ContextDlgProc          @7
