; Module definition file for 16-bit applications only.

NAME         RASBERRY
DESCRIPTION  'RAS Sample'
EXETYPE      WINDOWS
STUB         'WINSTUB.EXE'
HEAPSIZE     2048
STACKSIZE    10240
CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
