NAME		SHOWDIB

DESCRIPTION	'DIB and Palette tester'

EXETYPE 	WINDOWS

STUB		'WINSTUB.EXE'

CODE		PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA		PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE        1024
STACKSIZE	6096

EXPORTS
		WndProc 	@1
		AbortProc	@2
                PrintDlgProc    @3
                AppAbout        @4
                DlgFnOpen       @98
