NAME	     Handtest

DESCRIPTION  'Demonstrates the use of Handler.dll'

EXETYPE      WINDOWS

STUB	     'WINSTUB.EXE'

CODE	     PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA	     PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE     1024
STACKSIZE    5120

IMPORTS
     __MyB000h = KERNEL.__B000h

EXPORTS
    DemoWndProc      @1
    About            @2

