;---------------------------------------------------------------------------
;  Windows Timer Sample Application
;---------------------------------------------------------------------------

NAME	    HOOKS
DESCRIPTION 'Sample Hook Application'
EXETYPE     WINDOWS
STUB        'WINSTUB.EXE'
CODE        MOVEABLE PRELOAD
DATA        MOVEABLE MULTIPLE PRELOAD
HEAPSIZE    512
STACKSIZE   4096


EXPORTS
	 HookSampleWndProc	@1
	 About			@2
