LIBRARY   HOOKSDLL

EXETYPE   WINDOWS

CODE	  PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA	  PRELOAD SINGLE

HEAPSIZE  1024

SEGMENTS
    FIXEDSEG   FIXED PRELOAD


EXPORTS
    WEP 		@1 RESIDENTNAME
    InitHooksDll	@2
    PaintHooksDll	@3
    InstallFilter	@4
    CallWndProcFunc	@5
    CbtFunc		@6
    GetMessageFunc	@7
    JournalPlaybackFunc @8
    JournalRecordFunc	@9
    KeyboardFunc	@10
    MouseFunc		@11
    SysMsgFilterFunc	@12
