NAME    MCITEST

DESCRIPTION 'Multimedia Windows MCI Test Application'

STUB    'WINSTUB.EXE'
EXETYPE WINDOWS

CODE    MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
DATA	MOVEABLE MULTIPLE PRELOAD

HEAPSIZE  4024
STACKSIZE 8000

EXPORTS
          DlgfnOpen
          mcitester
          ErrDlgFunc
          AboutDlgProc
          devices
