LIBRARY     callback

DESCRIPTION 'Low-level callback for MIDI Input'

EXETYPE     WINDOWS

STUB        'WINSTUB.EXE'

CODE MOVEABLE PRELOAD DISCARDABLE
DATA MOVEABLE PRELOAD SINGLE

HEAPSIZE    2048

EXPORTS     
            WEP                         @1    RESIDENTNAME
            midiInputHandler            @2
            PutEvent                    @3
    
