NAME		MYPAL

DESCRIPTION	'Physical Palette Display'

EXETYPE 	WINDOWS

STUB		'WINSTUB.EXE'

CODE		PRELOAD FIXED
DATA		PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE	1024
STACKSIZE	8192

EXPORTS 	WndProc
