NAME	     PENPAD

DESCRIPTION  'Microsoft MDI Penpad App: Version 1.0'

EXETYPE      WINDOWS
PROTMODE
STUB	     'WINSTUB.EXE'

CODE	     MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL PURE
DATA	     PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE     2048
STACKSIZE    8192

SEGMENTS
    _TEXT        PRELOAD	
    PENPAD_TEXT  MOVEABLE DISCARDABLE
    PPINIT_TEXT  MOVEABLE DISCARDABLE
    PPFIND_TEXT  MOVEABLE DISCARDABLE
    PPFILE_TEXT  MOVEABLE DISCARDABLE
    PPPRINT_TEXT MOVEABLE DISCARDABLE
    PPOPEN_TEXT  MOVEABLE DISCARDABLE

EXPORTS
	PPFrameWndProc
	PPMDIChildWndProc
	AboutDlgProc
	FindDlgProc
	SaveAsDlgProc
	PrintDlgProc
	AbortProc
	FileOpenDlgProc
	FakeProc
