LIBRARY		SREC

DESCRIPTION	'Microsoft Sample Recognizer: Version 1.0'

STUB		'WINSTUB.EXE'

EXETYPE 	WINDOWS
PROTMODE
CODE		MOVEABLE PRELOAD DISCARDABLE
DATA 		MOVEABLE PRELOAD SINGLE

HEAPSIZE	1024

EXPORTS
	WEP		        @1
	RecognizeInternal	@2
	RecognizeDataInternal	@3
	ConfigRecognizer	@4
	InitRecognizer		@5
	CloseRecognizer		@6
	TrainInkInternal	@7
	TrainContextInternal	@8

